\input{latex-pattern/preamble}

\newcommand{\artitle}{Изучение плазмы газового\\[9pt] разряда в неоне}

\newcommand{\arabstract}{Аннотация должна кратко отражать содержание всей работы.}

\begin{document}

\input{latex-pattern/titlepage}

\section*{Введение}
Введение говорит читателю о том, что мы уже знаем (подкрепляя ссылками), что мы хотим изучить и зачем мы хотим это изучать.

\section*{Ход работы}
Этот раздел кратко отражает ход эксперимента и наглядно иллюстрирует полученные данные.

\section*{Выводы}
Самая важная часть работы; выводы должны ормироваться из аналитической компиляции всех предыдущих частей работы.

\end{document}